%    \begin{macrocode}

%<*doctor>
%    \end{macrocode}
% \subsubsection{Титульный лист кандидатской диссертации}
% 
% Вертикальные интервалы между элементами титульного листа.
%    \begin{macrocode}
\def\firstskip{\vskip1.5cm}
\def\secondskip{\vskip3cm}
\def\thirdskip{\vskip1cm}
\def\fourthskip{\vskip1cm}
\def\fifthskip{\vskip1cm}

\def\titlefont{\normalsize}
\def\topicfont{\Large\bfseries}
\def\authorfont{\large}
\def\specfont{\normalsize}

\normalfont
\begin{flushright}
%    \end{macrocode}
% На правах рукописи
%    \begin{macrocode}
  \firstskip
  \asmanuscriptname\\
%    \end{macrocode}
% Номер УДК
%    \begin{macrocode}
  {\libcatname\;\@libcatnum}
\end{flushright}
\begin{center}
%    \end{macrocode}
% Автор
%    \begin{macrocode}
  \secondskip
  {\authorfont\@author}
%    \end{macrocode}
% Название диссертации
%    \begin{macrocode}
  \thirdskip
  {\topicfont\@topic\par}
%    \end{macrocode}
% Шифр и наименование специальности
%    \begin{macrocode}
  \fourthskip
  {\specfont\@specnum~--\;\@spec}
%    \end{macrocode}
% Диссертация на соискание ученой степени...
%    \begin{macrocode}
  \fifthskip
  {\titlefont\@title}
\end{center}
%</doctor>
%    \end{macrocode}
