Gray scale test Version 2016-07-27

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 15 % 20 %

80 % 85 % 88 % 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % 100 %

Raster test

25 lpi 30 lpi 35 lpi 40 lpi 45 lpi 50 lpi 55 lpi 60 lpi

65 lpi 70 lpi 75 lpi 80 lpi 85 lpi 90 lpi 95 lpi 100 lpi

105 lpi 110 lpi 115 lpi 120 lpi 125 lpi 130 lpi 135 lpi 140 lpi

Line test

25 lpi 30 lpi 35 lpi 40 lpi 45 lpi 50 lpi 55 lpi 60 lpi

65 lpi 70 lpi 75 lpi 80 lpi 85 lpi 90 lpi 95 lpi 100 lpi

105 lpi 110 lpi 115 lpi 120 lpi 125 lpi 130 lpi 135 lpi 140 lpi