% vim:ts=4:sw=4
%
% Copyright (c) 2008-2009 solvethis
% Copyright (c) 2010-2012 Casper Ti. Vector
% Public domain.

\chapter{更新记录}
\raggedbottom % 避免某些奇怪的“Underfull \vbox”警告。

\section{1.3 版以后的更新记录}
\VerbatimInput[
	tabsize = 4, fontsize = {\small}, baselinestretch = 1
]{ChangeLog.txt}

\section{1.3 及其以前版本的更新记录}
\VerbatimInput[
	tabsize = 4, fontsize = {\small}, baselinestretch = 1.1
]{ChangeLog-upto-1.3.txt}

\flushbottom % 取消 \raggedbottom 的作用。

