%%
%% This is file `hyphsubst-test2.tex',
%% generated with the docstrip utility.
%%
%% The original source files were:
%%
%% hyphsubst.dtx  (with options: `test2')
%% 
%% This is a generated file.
%% 
%% Copyright (C) 2008 by Heiko Oberdiek <oberdiek@uni-freiburg.de>
%% 
%% This work may be distributed and/or modified under the
%% conditions of the LaTeX Project Public License, either
%% version 1.3 of this license or (at your option) any later
%% version. The latest version of this license is in
%%    http://www.latex-project.org/lppl.txt
%% and version 1.3 or later is part of all distributions of
%% LaTeX version 2005/12/01 or later.
%% 
%% This work has the LPPL maintenance status "maintained".
%% 
%% This Current Maintainer of this work is Heiko Oberdiek.
%% 
%% This work consists of the main source file hyphsubst.dtx
%% and the derived files
%%    hyphsubst.sty, hyphsubst.pdf, hyphsubst.ins, hyphsubst.drv,
%%    hyphsubst-test1.tex, hyphsubst-test2.tex.
%% 
\input hyphsubst.sty\relax

\catcode`\@=11\relax
\ifx\et@xlang\@undefined
  \def\l#1{\csname l@#1\endcsname}%
\else
  \def\l#1{\csname lang@#1\endcsname}%
\fi
\def\Check#1#2{%
  \ifnum#1=#2\relax
  \else
    \@PackageError{test}{Wrong number: #1 <> #2}\@ehc
  \fi
}

\language=0\relax
\HyphSubstLet{ZeroSaved}{ngerman}
\Check{\l{USenglish}}{0}%
\HyphSubstLet{USenglish}{ngerman}
\Check{\l{USenglish}}{\l{ngerman}}
\ifnum\l{USenglish}>0 %
\else
  \@PackageError{test}{\string\language\space is not updated}\@ehc
\fi
\HyphSubstLet{german}{ngerman}
\Check{\l{german}}{\l{ngerman}}
\Check{\l{USenglish}}{\l{ngerman}}
\csname @@end\endcsname\end
\endinput
%%
%% End of file `hyphsubst-test2.tex'.
