% \iffalse meta-comment
%
% Copyright (C) 2017, 2018 by Xiangdong Zeng <xdzeng96@gmail.com>
%
% This work may be distributed and/or modified under the
% conditions of the LaTeX Project Public License, either
% version 1.3c of this license or (at your option) any later
% version. The latest version of this license is in:
%
%   http://www.latex-project.org/lppl.txt
%
% and version 1.3 or later is part of all distributions of
% LaTeX version 2005/12/01 or later.
%
% This work has the LPPL maintenance status `maintained'.
%
% The Current Maintainer of this work is Xiangdong Zeng.
%
% \fi

%>********************************************************************
%> 重要提示：
%>   1. 请确保使用 UTF-8 编码保存
%>   2. 请使用 XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译
%>   3. 请仔细阅读用户文档
%>   4. 修改、使用、发布本文档请务必遵循 LaTeX Project Public License
%>   5. 不需要的注释可以尽情删除
%>********************************************************************

\documentclass{fduthesis}
%> 模板选项：
%>   type = doctor|master|bachelor  论文类型，默认为本科论文
%>   oneside|twoside                论文的单双面模式，默认为 twoside
%>   draft = true|false             是否开启草稿模式，默认关闭
%> 带选项的用法示例：
%>   \documentclass[oneside]{fduthesis}
%>   \documentclass[twoside, draft=true]{fduthesis}
%>   \documentclass[type=bavhelor, twoside, draft=true]{fduthesis}

\fdusetup{
  %> 参数设置
  %> 允许采用两种方式设置选项：
  %>   1. style/... = ...
  %>   2. style = { ... = ... }
  %> 注意事项：
  %>   1. 不要出现空行
  %>   2. “=” 两侧的空格【会】被忽略
  %>   3. “/” 两侧的空格【不会】被忽略
  %>   4. 请使用英文逗号 “,” 分隔选项
  %
  %> style 类用于设置论文格式
  style = {
    % font = times,
    %> 西文字体（包括数学字体）
    %> 允许选项：
    %>   font = libertinus|lm|palatino|times|none
    %
    % cjk-font = fandol,
    %> 中文字体
    %> 允许选项：
    %>   cjk-font = adobe|fandol|founder|mac|windows|none
    %
    %> 注意：
    %>   1. 中文字体设置高度依赖于系统。各系统建议方案：
    %>        windows：cjk-font = windows
    %>        mac：    cjk-font = mac
    %>        linux：  cjk-font = fandol（默认值）
    %>   2. 除 fandol 外，其余字体均为商用字体，请注意版权问题
    %>   3. 但 fandol 字体缺字比较严重
    %>   4. 这里中西文字体设置均注释掉了，即使用默认设置：
    %>        font     = times
    %>        cjk-font = fandol
    %>   5. 使用 font = none / cjk-font = none 关闭默认字体设置，需手动进行配置
    %
    font-size = 5,
    %> 字号
    %> 允许选项：
    %>   font-size = -4|5
    %
    fullwidth-stop = catcode,
    %> 是否把全角实心句点 “．” 作为默认的句号形状
    %> 允许选项：
    %>   fullwidth-stop = catcode|mapping|false
    %> 解释：
    %>   catcode  【显式】的 “。” 会被替换为 “．”（e.g. 不包括用宏定义保存的 “。”）
    %>   mapping  【所有】的 “。” 会被替换为 “．”（使用 LuaLaTeX 编译则无效）
    %>   false     不进行替换
    %
    % footnote-style = pifont,
    %> 脚注编号样式
    %> 允许选项：
    %>   footnote-style = plain|libertinus|libertinus*|libertinus-sans|
    %>                    pifont|pifont*|pifont-sans|pifont-sans*|
    %>                    xits|xits-sans|xits-sans*
    %
    % hyperlink = color,
    %> 超链接样式
    %> 允许选项：
    %>   hyperlink = border|color|none
    %
    % hyperlink-color = default,
    %> 超链接颜色
    %> 允许选项：
    %> hyperlink-color = default|classic|elegant|fantasy|material|
    %>                   business|science|summer|autumn|graylevel|prl
    %
    logo = {../logo/pdf/fudan-name-black.pdf},
    % logo = {fudan-name.pdf},             %> 图片与本文件放在同一目录
    % logo = {figure/fudan-name.pdf},      %> 图片放在 figure/ 目录
    %> 封面中的校名图片
    %
    % logo-size = {0.5\textwidth},      %> 只设置宽度
    % logo-size = {{}, 3cm},            %> 只设置高度
    % logo-size = {8cm, 3cm},           %> 设置宽度和高度
    %> 设置校名图片的大小
    %> 通常不需要调整
    %
    % auto-make-cover = true
    %> 是否自动生成论文封面（封一）、指导小组成员名单（封二）和声明页（封三）
    %> 除非特殊需要（e.g. 不要封面），否则不建议设为 false
  },
  %
  %> info 类用于录入论文信息
  info = {
    title = {论文标题},
    %> 中文标题
    %> 长标题建议使用 “\\” 命令手动换行（不是指在源文件里输入回车符，当然
    %> 源文件里适当的换行可以有助于代码清晰）：
    %>   title = {最高人民法院、最高人民检察院关于适用\\
    %>            犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得\\
    %>            没收程序若干问题的规定},
    %
    title* = {Thesis Title},
    %> 英文标题
    %
    author = {你的名字},
    %> 作者姓名
    %
    % author* = {Your name},
    %> 作者姓名（英文 / 拼音）
    %> 目前不需要填写
    %
    supervisor = {某某某\quad 教授},
    %> 导师
    %> 姓名与职称之间可以用 \quad 打印一个空格
    %
    major = {物理学},
    %> 专业
    %
    department = {物理系},
    %> 院系
    %
    student-id = {12300000000},
    %> 作者学号
    %
    % date = {2018 年 1 月 1 日},
    %> 日期
    %> 注释掉表示使用编译日期
    %
    % secret-level = ii,
    %> 密级
    %> 允许选项：
    %>   secret-level = none|i|ii|iii
    %> 解释：
    %>   none  不显示密级与保密年限
    %>   i     秘密
    %>   ii    机密
    %>   iii   绝密
    %
    % secret-year = {五年},
    %> 保密年限
    %> secret-level = none 时该选项无效
    %
    instructors = {
      {张\quad 三 \quad 工程师},
      {李\quad 四 \quad 工程师},
      {王五六     \quad 讲\quad 师}
    },
    %> 指导小组成员
    %> 使用英文逗号 “,” 分隔
    %> 如有需要，可以用 \quad 手工对齐
    %
    keywords = {不确定关系, 量子力学, 理论物理},
    %> 中文关键字
    %> 使用英文逗号 “,” 分隔
    %
    keywords* = {Uncertainty principle, quantum mechanics, theoretical physics},
    %> 英文关键字
    %> 使用英文逗号 “,” 分隔
    %
    clc = {O413.1}
    %> 中图分类号
  }
}

\begin{document}

% \raggedbottom
%> 这个命令用来关闭版心底部强制对齐，可以减少不必要的 underfull \vbox 提示，但会影响排版效果

\frontmatter
%> 前置部分包含目录、中英文摘要以及符号表等

\tableofcontents
%> 目录

\begin{abstract}
  中文摘要
\end{abstract}

\begin{abstract*}
  English abstract
\end{abstract*}

\begin{notation}
  $x$                          & 坐标        \\
  $p$                          & 动量        \\
  $\psi(x)$                    & 波函数      \\
  $\langle x |$                & 左矢（bra） \\
  $| x \rangle$                & 右矢（ket） \\
  $\langle\alpha|\beta\rangle$ & 内积        \\
\end{notation}
%> 符号表
%> 语法与 LaTeX 表格一致：列用 & 区分，行用 \\ 区分
%> 如需修改格式，可以使用可选参数：
%>   \begin{notation}[ll]
%>     $x$ & 坐标 \\
%>     $p$ & 动量
%>   \end{notation}
%> 可选参数与 LaTeX 标准表格的列格式说明语法一致
%> 这里的 “ll” 表示两列均为自动宽度，并且左对齐

\mainmatter
%> 主体部分是论文的核心
%> 建议采用多文件编译的方式
%> 比较好的做法是把每一章放进一个单独的 tex 文件里，并在这里用 \include 导入，例如
%>   \include{chapter1}
%>   \include{chapter2}
%>   \include{chapter3}

\chapter{介绍}

\section{量子力学历史概要}

\section{研究对象}

\section{研究方法}

\chapter{核心定理证明}

\chapter{总结与展望}

\backmatter
%> 后置部分包含参考文献、声明页（自动生成）等

% \printbibliography
%> 打印参考文献列表

\end{document}
