% arara: pdflatex
% arara: pdflatex
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{acro}
\acsetup{
  page-ref    = paren,% Seitennummer in Klammern
  extra-style = comma,% extra-Informationen mit Komma anhängen
  only-used   = false,% für das Beispiel auch die nicht verwendeten in die Liste aufnehmen
  sort        = true  % Liste sortieren
}

\usepackage{longtable,siunitx}

\DeclareAcronym{ecm}{ECM}  {Electro Chemical Machining}{Elektrochemisches Abtragen}
\DeclareAcronym{adc}{ADC}  {Analog-to-Digital-Converter}
\DeclareAcronym{edm}{EDM}  {Electro Discharge Machining}
\DeclareAcronym{ecdm}{ECDM}{Electro Chemical Discharge Machining}{Kombination aus \acs{ecm} und \acs{edm}}

% "Acronyme" (tatsächlich physikalische Größen) einer speziellen Klasse:
\DeclareAcronym{f}{\ensuremath{f}}{Frequenz}{\si{\hertz}}[physics]
\DeclareAcronym{A}{\ensuremath{A}}{Fläche}{\si{\metre^2}}[physics]
\DeclareAcronym{C}{\ensuremath{C}}{Kapazität}{\si{\farad}}[physics]
\DeclareAcronym{F}{\ensuremath{F}}{Kraft}{\si{\newton}}[physics]

\begin{document}

erstes Mal: \ac{ecm}

zweites Mal: \ac{ecm}

% alle außer der Klasse 'physics' auflisten:
\acsetup{list-name=Abkürzungsverzeichnis}
\printacronyms[physics]

% nur die Klasse 'physics' auflisten:
\acsetup{
  list-name   = Formelverzeichnis,
  list-type   = table,
  list-style  = extra-longtable-rev,
  extra-style = plain
}
\printacronyms{physics}

\end{document}