From ba9472aebfed07843bc4faa00c7b96bc86194691 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Norbert Preining <preining@logic.at>
Date: Wed, 4 Oct 2006 08:43:01 +0000
Subject: Fix ctan2tds for pgf installation

comment powerdot-doc-vn in tpm-ctan-check, it always breaks

Update of the following packages:
labelcas pstricks-add sectionbox ltxmisc frenchle flowfram verse emulateapj
pst-pdf poemscol babelbib dk-bib breakurl screenplay ncctools xkeyval bibleref
muthesis pst-labo pgf ncclatex active-conf xcolor commath lineno dottex makeplo


git-svn-id: svn://tug.org/texlive/trunk@2240 c570f23f-e606-0410-a88d-b1316a301751
---
 Master/texmf-dist/source/latex/ncctools/ncccropbox.dtx | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'Master/texmf-dist/source/latex/ncctools/ncccropbox.dtx')

diff --git a/Master/texmf-dist/source/latex/ncctools/ncccropbox.dtx b/Master/texmf-dist/source/latex/ncctools/ncccropbox.dtx
index d562379d492..e0c80dbd484 100644
--- a/Master/texmf-dist/source/latex/ncctools/ncccropbox.dtx
+++ b/Master/texmf-dist/source/latex/ncctools/ncccropbox.dtx
@@ -11,6 +11,7 @@
 % \changes{v1.1}{2004/11/24}{Documentation was prepared}
 %
 %<*driver>
+\let\makeindex\relax
 \documentclass{ltxdoc}
 \usepackage{ncccropbox}
 \GetFileInfo{ncccropbox.sty}
-- 
cgit v1.2.3

