From f7fd247772c2a77bffd50dfe8045b8441ca091e9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karl Berry <karl@freefriends.org>
Date: Fri, 21 Feb 2020 22:55:44 +0000
Subject: l3 (21feb20)

git-svn-id: svn://tug.org/texlive/trunk@53862 c570f23f-e606-0410-a88d-b1316a301751
---
 Master/texmf-dist/source/latex/l3kernel/l3basics.dtx | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'Master/texmf-dist/source/latex/l3kernel/l3basics.dtx')

diff --git a/Master/texmf-dist/source/latex/l3kernel/l3basics.dtx b/Master/texmf-dist/source/latex/l3kernel/l3basics.dtx
index af0a47b3c23..5ecb409f515 100644
--- a/Master/texmf-dist/source/latex/l3kernel/l3basics.dtx
+++ b/Master/texmf-dist/source/latex/l3kernel/l3basics.dtx
@@ -43,7 +43,7 @@
 %    }^^A
 % }
 %
-% \date{Released 2020-02-14}
+% \date{Released 2020-02-21}
 %
 % \maketitle
 %
@@ -1067,7 +1067,7 @@
 %    \cs{use_none_delimit_by_q_stop:w} \meta{balanced text} \cs{q_stop}
 %    \cs{use_none_delimit_by_q_recursion_stop:w} \meta{balanced text} \cs{q_recursion_stop}
 %   \end{syntax}
-%   Absorb the \meta{balanced text} form the input stream delimited by
+%   Absorb the \meta{balanced text} from the input stream delimited by
 %   the marker given in the function name, leaving nothing in the
 %   input stream.
 % \end{function}
@@ -1083,7 +1083,7 @@
 %    \cs{use_i_delimit_by_q_stop:nw} \Arg{inserted tokens} \meta{balanced text} \cs{q_stop}
 %    \cs{use_i_delimit_by_q_recursion_stop:nw} \Arg{inserted tokens} \meta{balanced text} \cs{q_recursion_stop}
 %   \end{syntax}
-%   Absorb the \meta{balanced text} form the input stream delimited by
+%   Absorb the \meta{balanced text} from the input stream delimited by
 %   the marker given in the function name, leaving \meta{inserted tokens}
 %   in the input stream for further processing.
 % \end{function}
-- 
cgit v1.2.3

