From ba9472aebfed07843bc4faa00c7b96bc86194691 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Norbert Preining <preining@logic.at>
Date: Wed, 4 Oct 2006 08:43:01 +0000
Subject: Fix ctan2tds for pgf installation

comment powerdot-doc-vn in tpm-ctan-check, it always breaks

Update of the following packages:
labelcas pstricks-add sectionbox ltxmisc frenchle flowfram verse emulateapj
pst-pdf poemscol babelbib dk-bib breakurl screenplay ncctools xkeyval bibleref
muthesis pst-labo pgf ncclatex active-conf xcolor commath lineno dottex makeplo


git-svn-id: svn://tug.org/texlive/trunk@2240 c570f23f-e606-0410-a88d-b1316a301751
---
 Master/texmf-dist/source/latex/flowfram/flowfram.ins | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Master/texmf-dist/source/latex/flowfram/flowfram.ins')

diff --git a/Master/texmf-dist/source/latex/flowfram/flowfram.ins b/Master/texmf-dist/source/latex/flowfram/flowfram.ins
index 78fb36f401e..2d7240a1103 100644
--- a/Master/texmf-dist/source/latex/flowfram/flowfram.ins
+++ b/Master/texmf-dist/source/latex/flowfram/flowfram.ins
@@ -1,4 +1,4 @@
-% flowfram.ins generated using makedtx version 0.9b 2005/7/27 17:00
+% flowfram.ins generated using makedtx version 0.9b 2005/11/24 14:42
 \input docstrip
 
 \preamble
-- 
cgit v1.2.3

