From bc1c525d19de0bd00e33e62eaa4dd1ed5466da25 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karl Berry <karl@freefriends.org>
Date: Fri, 30 Nov 2018 21:50:13 +0000
Subject: oberdiek (30nov18)

git-svn-id: svn://tug.org/texlive/trunk@49285 c570f23f-e606-0410-a88d-b1316a301751
---
 .../doc/latex/oberdiek/test/letltxmacro-test1.tex  | 82 ----------------------
 1 file changed, 82 deletions(-)
 delete mode 100644 Master/texmf-dist/doc/latex/oberdiek/test/letltxmacro-test1.tex

(limited to 'Master/texmf-dist/doc/latex/oberdiek/test/letltxmacro-test1.tex')

diff --git a/Master/texmf-dist/doc/latex/oberdiek/test/letltxmacro-test1.tex b/Master/texmf-dist/doc/latex/oberdiek/test/letltxmacro-test1.tex
deleted file mode 100644
index 0cc79d9106f..00000000000
--- a/Master/texmf-dist/doc/latex/oberdiek/test/letltxmacro-test1.tex
+++ /dev/null
@@ -1,82 +0,0 @@
-%%
-%% This is file `letltxmacro-test1.tex',
-%% generated with the docstrip utility.
-%%
-%% The original source files were:
-%%
-%% letltxmacro.dtx  (with options: `test1')
-%% 
-%% This is a generated file.
-%% 
-%% Project: letltxmacro
-%% Version: 2016/05/16 v1.5
-%% 
-%% Copyright (C) 2008, 2010 by
-%%    Heiko Oberdiek <heiko.oberdiek at googlemail.com>
-%% 
-%% This work may be distributed and/or modified under the
-%% conditions of the LaTeX Project Public License, either
-%% version 1.3c of this license or (at your option) any later
-%% version. This version of this license is in
-%%    http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-3c.txt
-%% and the latest version of this license is in
-%%    http://www.latex-project.org/lppl.txt
-%% and version 1.3 or later is part of all distributions of
-%% LaTeX version 2005/12/01 or later.
-%% 
-%% This work has the LPPL maintenance status "maintained".
-%% 
-%% This Current Maintainer of this work is Heiko Oberdiek.
-%% 
-%% This work consists of the main source file letltxmacro.dtx
-%% and the derived files
-%%    letltxmacro.sty, letltxmacro.pdf, letltxmacro.ins, letltxmacro.drv,
-%%    letltxmacro-showcases.tex, letltxmacro-test1.tex,
-%%    letltxmacro-test2.tex.
-%% 
-\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
-\documentclass{minimal}
-\makeatletter
-\def\RestoreCatcodes{}
-\count@=0 %
-\loop
-  \edef\RestoreCatcodes{%
-    \RestoreCatcodes
-    \catcode\the\count@=\the\catcode\count@\relax
-  }%
-\ifnum\count@<255 %
-  \advance\count@\@ne
-\repeat
-
-\def\RangeCatcodeInvalid#1#2{%
-  \count@=#1\relax
-  \loop
-    \catcode\count@=15 %
-  \ifnum\count@<#2\relax
-    \advance\count@\@ne
-  \repeat
-}
-\def\Test{%
-  \RangeCatcodeInvalid{0}{47}%
-  \RangeCatcodeInvalid{58}{64}%
-  \RangeCatcodeInvalid{91}{96}%
-  \RangeCatcodeInvalid{123}{127}%
-  \catcode`\@=12 %
-  \catcode`\\=0 %
-  \catcode`\{=1 %
-  \catcode`\}=2 %
-  \catcode`\#=6 %
-  \catcode`\[=12 %
-  \catcode`\]=12 %
-  \catcode`\%=14 %
-  \catcode`\ =10 %
-  \catcode13=5 %
-  \RequirePackage{letltxmacro}[2016/05/16]\relax
-  \RestoreCatcodes
-}
-\Test
-\csname @@end\endcsname
-\end
-\endinput
-%%
-%% End of file `letltxmacro-test1.tex'.
-- 
cgit v1.2.3

