% --------------------------------------------------------------------------
% Great Britain:
% --------------------------------------------------------------------------
\BeginFlagDescription{1}{2}
\definecolor{red}{RGB}{200,16,46}
\definecolor{blue}{RGB}{1,33,105}
\UnionJack{0pt}{0pt}{\flaglength}{\flagwidth}
\FrameCode
\EndFlagDescription
