% --------------------------------------------------------------------------
% France:
% --------------------------------------------------------------------------
\BeginFlagDescription{2}{3}
\definecolor{red}{RGB}{239,65,53}
\definecolor{blue}{RGB}{0,85,164}
\vstripesIII{blue}{white}{red}
\FrameCode
\EndFlagDescription
