From e9af7499b89170ca5c737240b0cdb9563dcf6c5a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Norbert Preining <norbert@preining.info>
Date: Tue, 24 Mar 2020 03:02:47 +0000
Subject: CTAN sync 202003240302

---
 .../biblatex-contrib/biblatex-gb7714-2015/biblatex-gb7714-2015.tex    | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex-gb7714-2015/biblatex-gb7714-2015.tex')

diff --git a/macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex-gb7714-2015/biblatex-gb7714-2015.tex b/macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex-gb7714-2015/biblatex-gb7714-2015.tex
index d0513bffb8..dc81acdede 100644
--- a/macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex-gb7714-2015/biblatex-gb7714-2015.tex
+++ b/macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex-gb7714-2015/biblatex-gb7714-2015.tex
@@ -1255,7 +1255,7 @@ leftrule=0pt,rightrule=0pt,toprule=0.4pt,bottomrule=0.4pt]
 
 对于顺序编码制文献表，由于存在数字标签，且其宽度与参考文献数量相关，所以这个宽度是动态变的，无能提前设定的，而是在文献表生成时给出，所以调整缩进需要在文献表输出环境中调整。由于顺序编码样式使用了两类输出环境，所以需要根据设定的选项区分处理：
 
-一是采用list环境的文献表，即设置gbalign=left、right、center时（即顺序编码标签是左对齐、右对齐和居中对齐的情况），在重定义的文献表环境中，调整bibitemindent和bibhang两个尺寸，默认情况下bibhang+labelnumberwidth的长度是页边到各行起始位置的距离。
+一是采用list环境的文献表，即设置gbalign=left、right、center时（即顺序编码标签是左对齐、右对齐和居中对齐的情况），在重定义的文献表环境中，调整bibitemindent和bibhang两个尺寸，默认情况下bibhang+labelnumberwidth的长度是页边到各行起始位置的距离。当采用某些字体导致计算计算的标签宽度不足时，可以设置biblabelextend尺寸，来增加labelnumberwidth的宽度，避免缩进格式产生问题，默认情况下biblabelextend尺寸为0pt。
 
 二是采用正常段落环境的文献表，即设置gbalign=gb7714-2015时（即项对齐情况，就是各条文献是自身对齐的情况），在重定义的命令中通过调整lengthid尺寸来设置每条参考文献第二行开始的缩进距离。
 调整方法见例\ref{eg:biblist:hspace}。
@@ -1590,7 +1590,7 @@ leftrule=0pt,rightrule=0pt,toprule=0.4pt,bottomrule=0.4pt]
 对于西方语言， biblatex基于 babel/polyglossia宏包，结合autolang/language等选项和langid/langidopt等域，提供了一套多语言解决方案。
 
 \begin{itemize}
-\item 首先，对不同语言的文献，设置langid域为文献所用语言，比如英文文献则设置langid域等于english，俄文文献则设置等于rassian。
+\item 首先，对不同语言的文献，设置langid域为文献所用语言，比如英文文献则设置langid域等于english，俄文文献则设置等于russian。
 
 \item 其次，在biblatex加载时设置 autolang选项，等于none则不做多语言处理，等于hyphen则仅做不同语言的断词处理，等于other或other*则处理不同语言的断词和本地化字符串，other*选项等价于使用babel的otherlanguage*环境，与other的差别在于不忽略环境后的空白。从实践看，当要使用条目集时，使用other*选项更为合适。
 
-- 
cgit v1.2.3

