From 3a1a102e980610859d9f1b197733d6ce6a541c62 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Norbert Preining <norbert@preining.info>
Date: Mon, 1 Mar 2021 03:01:22 +0000
Subject: CTAN sync 202103010301

---
 macros/generic/chemfig/chemfig-fr.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'macros/generic/chemfig/chemfig-fr.tex')

diff --git a/macros/generic/chemfig/chemfig-fr.tex b/macros/generic/chemfig/chemfig-fr.tex
index 5076a2437e..b9c25cc5f0 100644
--- a/macros/generic/chemfig/chemfig-fr.tex
+++ b/macros/generic/chemfig/chemfig-fr.tex
@@ -220,7 +220,7 @@
 \subsection{Formules de Lewis}
 Comme annoncé depuis la version 1.5 du 5/3/2020, les macros dépréciées \verb|\lewis| et \verb|Lewis| ne sont plus disponibles dans le package \CF. La méthode recommandée pour tracer des formules de Lewis passe désormais par les macros \verb|\charge| et \verb|\Charge|, voir pages~\pageref{charge} et suivantes.
 
-Si l'utilisation des macros \verb|\lewis| et \verb|Lewis| est indispensable, leur code a été placé dans le fichier \verb|lewis.tex| qu'il est possible de charger à l'aide de \verb|\input|, après avoir chargé le package \CF.
+Si l'utilisation des macros \verb|\lewis| et \verb|Lewis| est indispensable, leur code a été placé dans le fichier \verb|chemfig-lewis.tex| qu'il est possible de charger à l'aide de \verb|\input|, après avoir chargé le package \CF.
 
 \subsection{Clé debug}
 Une nouvelle clé booléenne \CFkey{debug} est disponible; elle est fausse par défaut. Lorsque sa valeur est \verb|true|, le contour (rectangulaire) de chaque groupe d'atomes est tracé en rouge et le contour de chaque atome est tracé en gris. Au-dessus du rectangle rouge se trouve le numéro du groupe d'atomes et de même, au-dessous de chaque atome figure son numéro (les atomes sont numérotés de gauche à droite, en partant de 1). Ces numéros permettent de connaitre le nom du nœud de chaque atome dont la syntaxe est \verb|n<a>-<b>| où \verb|<a>| est le numéro du groupe d'atome et \verb|<b>| celui de l'atome.
-- 
cgit v1.2.3

