From 36c52277a7e7e1b9f3de0286cfd1f5931a60d802 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Norbert Preining <norbert@preining.info>
Date: Sat, 24 Jun 2023 03:01:43 +0000
Subject: CTAN sync 202306240301

---
 graphics/pgf/contrib/circuitikz/tex/pgfcircvoltage.tex | 5 ++++-
 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'graphics/pgf/contrib/circuitikz/tex/pgfcircvoltage.tex')

diff --git a/graphics/pgf/contrib/circuitikz/tex/pgfcircvoltage.tex b/graphics/pgf/contrib/circuitikz/tex/pgfcircvoltage.tex
index 8b66ca8f73..819da5a110 100644
--- a/graphics/pgf/contrib/circuitikz/tex/pgfcircvoltage.tex
+++ b/graphics/pgf/contrib/circuitikz/tex/pgfcircvoltage.tex
@@ -114,7 +114,10 @@
 % the default font command is {} --- nothing
 \def\pgf@circ@avfont{\ctikzvalof{voltage/american font}}
 %
-% plus and minus symbols (default is $+$ and $-$, see pgfcirc.defines.tex)
+% In the mayority of fonts, the size of - is smaller than +, so we have
+% unaligned signs when positioned independently.
+% See https://github.com/circuitikz/circuitikz/issues/721
+% plus and minus symbols (default is $+$ and $\vphantom{+}-$, see pgfcirc.defines.tex)
 %
 \def\pgf@circ@avplus{\ctikzvalof{voltage/american plus}}
 \def\pgf@circ@avminus{\ctikzvalof{voltage/american minus}}
-- 
cgit v1.2.3

